import React from "react";
import Link from "next/link";

export default function NotFound() {
  return (
    <div className="container-content py-20 sm:py-32 flex flex-col items-center justify-center text-center min-h-[60vh]">
      <div className="border border-line bg-paper p-8 sm:p-12 rounded-lg max-w-xl w-full space-y-6 shadow-sm">
        <div className="inline-block px-3 py-1 bg-vermillion/10 text-vermillion font-mono text-xs font-bold rounded tracking-widest uppercase">
          404 Error
        </div>
        <h1 className="font-serif text-3xl sm:text-4xl font-normal text-ink leading-tight">
          페이지를 찾을 수 없습니다
        </h1>
        <p className="text-ink-mute text-sm sm:text-base leading-relaxed">
          요청하신 페이지가 존재하지 않거나 이전되었을 수 있습니다.
          <br />
          입력하신 주소가 올바른지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
        </p>
        <div className="pt-4">
          <Link
            href="/"
            className="inline-flex items-center justify-center px-6 py-3 border border-ink bg-ink text-ivory hover:bg-vermillion hover:border-vermillion transition-colors duration-200 text-sm font-medium rounded-md"
          >
            메인 페이지로 돌아가기
          </Link>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
